PSA kan testi, prostat kanseri riskini erken haber veriyor: Geç kalınırsa agresif oluyor

DİDEM SEYMEN – ABD’nin eski başkanı 82 yaşındaki Joe Biden’a “agresif prostat kanseri” teşhisi konulması, erken teşhisin değerini gündeme getirdi. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Atsü, “Prostat kanseri, insan bedenindeki kanserler ortasında tanısı, tedavisi ve takibi en kolay olan malignitelerden biridir. Ailesinde prostat kanseri hikayesi olanlarda 40 yaşından, bulunmayanlarda ise 50 yaşından itibaren her yıl sistemli olarak Parmakla Rektal Muayene (PRM) ve Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi yapılması kıymetlidir.

PSA yüksekliği saptandığında tanıya yönelik olarak Multiparametrik Prostat Manyetik Rezonans (mp- MR) görüntüleme yapılmalı; gerekli görüldüğü takdirde, Perineal MR Füzyon Usulüyle Prostat Biyopsisi uygulanmalıdır. Bu sayede prostat kanseri çok erken evrede tespit edilebilir” dedi.

BELİRTİLERİ

Prostat kanseri spesifik bir belirtiyle kendini göstermese de şu şikâyetleri olan erkeklerin bir üroloji uzmanına başvurması öneriliyor:

* Sık idrara çıkma
* İdrarda kan görülmesi
* Bel, kalça ya da sırt ağrısı
* Cinsel fonksiyon bozuklukları

‘ERKEN EVREDE HASTA KURTULUR’

Prof. Dr. Necmettin Atsü: “Erken evre prostat kanserlerinde, robotik ya da açık cerrahi sistemle gerçekleştirilen Radikal Prostatektomi ameliyatı, hastalarda yüzde 100’e yakın hastalıksız sağ kalım oranı sağlayabilmektedir. Lokalize ve hatta metastatik prostat kanseri olguları da tedavi edilebilmektedir. Bilhassa maksimal androjen blokajı (MAB) yaklaşımına; yeni jenerasyon non-steroid antiandrojen casuslar, Lutetium-177 üzere radyonüklit tedaviler ve yeni jenerasyon kemoterapi protokollerinin eklenmesiyle sağ kalım müddetlerinde artış sağlanmaktadır. Radyoterapi metodları da tedavide değerlidir.

‘ETKİLİ USUL PSA TESTİ’

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Altunrende: “Prostat kanseri, erkeklerde bulunan prostat bezinde gelişen bir kanser tipi. Temel tehlike, hastalığın geç fark edilmesi. Bu kanser tipi ekseriyetle yavaş ilerliyor ve başlangıçta belirti vermeyebiliyor. Lakin erken teşhis ile hastalığın denetim altına alınması mümkün. Kolay bir kan testi olan PSA, prostat kanseri riskini erken fark etmenizi sağlar. Ailesinde prostat kanseri bulunan erkeklerin 40 yaşından itibaren, aile hikayesi olmayanların ise 50 yaşından itibaren sistemli üroloji denetimlerini yaptırmaları gerekir.”